)^2c

(GeV/ γ*γM

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

2c Counts per 4 MeV/

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 × ALICE = 5.02 TeV NNs p-Pb, γ*γ PCM- c < 1.4 GeV/ Tp <c 1.2 GeV/

Raw real events Mixed event BG Remain. BG BG subtracted Fit